<script>
export default
{
  processSignature: {
    LogicalConfigConfirmation: 101, // 逻辑配置确认：逻辑配置确认操作
    ProcessConfigConfirmation: 102, // 流程配置确认：流程配置确认操作
    ExpeditedConfigConfirmation: 103, // 加急配置确认：加急配置确认操作
    LogicalConfigUpdates: 104, // 逻辑配置更新：逻辑配置更新操作
    ProcessConfigUpdates: 105, // 流程配置更新：流程配置更新操作
    ExpeditedConfigUpdates: 106, // 加急配置更新：加急配置更新操作
    QCConfirmation: 107, // 质控问题配置：质控问题配置确认操作
    ClinicalDataConfirmation: 201, // 临床数据完整性确认：临床数据完整性确认操作
    AgreeToRetransmit: 202, // 同意重传：同意重传操作
    QCSingleReviewPassed: 203, // 影像质控单审通过：影像质控审核操作
    QCSingleReviewFailed: 204, // 影像质控单审不通过：影像质控审核操作
    PreliminaryReviewOfQCPassed: 205, // 影像质控初审通过：影像质控初审操作
    PreliminaryReviewOfQCFailed: 206, // 影像质控初审不通过：影像质控初审操作
    SecondaryReviewOfQCPassed: 207, // 影像质控复审通过：影像质控复审操作
    SecondaryReviewOfQCFailed: 208, // 影像质控复审不通过：影像质控复审操作
    ConsistencyCheckPassed: 209, // 一致性核查通过：一致性核查操作
    DataFallback: 210, // 数据回退：数据回退操作
    TrialStatusChange: 211, // 项目状态变更
    AbolitionTrial: 212, // 废除项目：废除项目操作
    CDQualityConfirmation: 213, // 临床数据质量确认（PM）
    ImageAssessmentReportConfirmation: 214, // 影像评估报告确认
    MedicalAuditConfirmation: 109, // 医学审核问题确认
    ReadingUnitConfirmation: 108, // 医学审核问题确认
    MedicalAudit: 215,// 医学审核
    HeavyReadingApproval: 216,// 重阅审批
    ResetAndAsyncCriterion: 218, //同步签名
  }
}
</script>
