<template>
  <div class="research_note">
    <div class="title">
      {{ $t('trials:equiptResearch:form:precautions') }}
    </div>
    <ol v-if="siteSurveyNoteInfo">
      <div v-if="$i18n.locale === 'zh'" v-html="siteSurveyNoteInfo.ReplaceContentCN" />
      <div v-else v-html="siteSurveyNoteInfo.ReplaceContent" />
    </ol>
    <ol v-else>
      <!-- 只要有可能，请确保受试者使用上述指定的扫描仪器采集影像。 -->
      <li>{{ $t('trials:equiptResearch:form:item1') }}</li>
      <!-- 请确保对每位受试者的扫描参数在整个研究过程中保持一致。 -->
      <li>{{ $t('trials:equiptResearch:form:item2') }}</li>
      <!-- 试验过程中，如果有任何人员、设备或扫描仪器的替换，请立即通知我们。 -->
      <li>{{ $t('trials:equiptResearch:form:item3') }}</li>
      <!-- 请保存好原始（未经压缩的；非重建的）数据。 -->
      <li>{{ $t('trials:equiptResearch:form:item4') }}</li>
    </ol>
  </div>
</template>
<script>
export default {
  name: 'ResearchNotes',
  data() {
    return {
      siteSurveyNoteInfo: null
    }
  },
  methods: {
    initPage(siteSurveyNoteInfo) {
      this.siteSurveyNoteInfo = siteSurveyNoteInfo
    }
  }
}
</script>
<style lang="scss" scoped>
.research_note{
  background: #fff;
  padding: 10px;
  li{
    line-height: 20px;
    font-size: 14px;
    color: #82848a;
  }
}
</style>
